Package utility Module aipsrcdata

toolmanager program details – user

Description These variables determine some customised toolmanager program features. They should normally reside in the user’s .aipsrc.

Example

toolmanager.default: gui

Aipsrc Variables

toolmanager.default Output medium to use Allowed:gui or cli Default: gui toolmanager.refresh Default refresh interval (s) Allowed:Integer Default: none

1.1.5 progress - Tool Package utility Module aipsrcdata

progress meter details – user

Description These variables determine some customised progress meter details. They should normally reside in the user’s .aipsrc.

Example

progress.show: F